% !TeX root = ../thesis.tex
%----------------------------------------------------------------------------
\chapter{Alkalmazás komponensek dinamikus ütemezése}
\label{chapter:dynamic_scheduling}
%----------------------------------------------------------------------------



\section{Felhős keretrendszer kiválasztása}
\label{sec:cloud_framework}

% TODO: Itt nagyon sok mindent át kell írni


\Aref{sec:frameworks}.\ szekcióban több keretrendszert is megvizsgáltam. Ezek közül a \textit{KubeFed}-et választottam.


% Itt leírom, hogy az összes egy nagy kula, és a kubefedet is csak azért választom, hogy legyen egységes controlplane

% támogatja az ütemezést
% saját ütemezője nincs
% 

\section{Komponensek dinamikus ütemezése}


\begin{figure}[h!]
	\centering
	\includegraphics[width=0.5\textwidth]{figures/turbomemer-legit}
	\caption{asd}
	\label{fig:turbomemer}
\end{figure}