% !TeX root = ../thesis.tex
%----------------------------------------------------------------------------
\chapter{Felhő alapú robot vezérlés implementáció}
\label{chapter:ursim}
%----------------------------------------------------------------------------

% Itt leírom hogy mi volt meg mielőtt nekiálltam
% Mivel ezt a dipterv alatt csináltam, ezért részletesebben fogok írni róla

% tervezés és a nehézségek nem tételesen de hasonlóan struktúrálva
% Illetve a komoly megoldásaim

% Kiemelve a szinkronizációs problémákat, illetve (korábban) leírva hogy pontosan milyen problémát is próbálok megoldani ezzel azaz mér van szükség rá

% Ide valszeg be fog kerülni Máté Miklós munkájáról is egy kis írás

% ha nagyon kevés oldal van, akkor itt tudok írni a fejlesztői környezetről is illetve a tesztelésről